= Cからシェルスクリプトを呼ぶテスト
* 作業ディレクトリが変わらないので注意
* 適切にオプションを設定しないとエラー検知できないので注意

== 使い方
`make`

`./noset_nocd.patch` のパッチを当てると、ちゃんとしたスクリプトになってくれる。
